Reference: 1000 Hz @

Low sound level Medium sound level High sound level dB Reference: 1000 Hz @ dB Reference: 1000 Hz @ dB Frequency Frequency Frequency dB dB dB

Name: Date:

Data for equal-loudness graph – 27 June 1996,

40 keypress up from min volume on keyboard 32 keypress up from min volume on keyboard

24 keypress up from min volume on keyboard

100 4000 10000 16000

Psychoacoustics Summer Workshop, CCRMA

100 4000 10000 16000

100 4000 10000 16000